; module definition file for finger demo

NAME         FINGER
DESCRIPTION  'Finger'
EXETYPE      WINDOWS
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    8192






